4.ความสูญเสียชีวิตของผู้โดยสารและลูกเรือเรือลูสิเตเนีย

บุคคลสำคัญที่โดยสาร

เรือลูสิเตเนีย

บริษัทคิวนาร์ดแจ้งว่า ผู้โดยสารที่มากับเรือลูสิเตเนีย มีจำนวนทั้งสิ้นดังนี้

ชั้นที่ 1      =292   คน

ชั้นที่ 2     =602  คน

ชั้นที่ 3      =361 คน

รวม          =1,255 คน

เมื่อบวกจำนวนคนประจำเรืออีก 651 คนเข้าไปแล้ว ก็รวมเป็นจำนวนคน 1,906 คน

ผู้ที่รอดตายมาได้มีจำนวน 772 คน จึงสรุปได้ว่า ผู้ที่ตายมีจำนวน 1,134 คน ผู้โดยสารโดยมากเป็นคนสัญชาติอังกฤษและอเมริกัน