3.สาเหตุการจมของเรือลูสิเตเนีย

ห้องรับประทานอาหาร

ในเรือลูสิเตเนีย

หนังสือพิมพ์”ไทมส์” สรุปเหตุการณ์อันเนื่องจากการจมของเรือลูสิเตเนีย ดังต่อไปนี้

เรือใหญ่ลำหนึ่งของบริษัทคิวนาร์ด ชื่อลูสิเตเนีย ได้ถูกเรือดำน้ำเยอรมันลำหนึ่ง(U-boat U-20) ยิงตอร์ปิโดเข้าใส่ที่ใกล้แหลมโอลด์  เฮด ออฟ กินเซล  ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของท่าเรือควีนสเตาน์  เมื่อบ่ายวันศุกร์(วันที่ 7 พฤษภาคม)และจมลง  ก่อนจมไม่ได้มีบอกกล่าวแจ้งเตือนใดๆ และเรือนั้นได้ถูกตอร์ปิโด 2 ลูก เรือลูสิเตเลียจมภายใน 18 หรือ 20 นาทีภายหลังที่ถูกตอร์ปิโด การร้องกรีดกราดไม่มี “มีแต่เสียงร้องอันยาวนาน, แสดงความทุกข์เวทนา, หมดความหวัง และร้องให้ช่วย” ปรากฏว่าผู้โดยสารและลูกเรือโดยมากได้จมไปกับเรือ มีบางคน เช่นผู้บังคับการเรือเป็นต้น ได้ลอยพ้นจากเรือไป และเรือช่วย ซึ่งได้ไปถึงที่เกิดเหตุ 2 ถึง 3 ชั่วโมงต่อมานั้นได้ช่วยไว้ได้