2.ลักษณะเฉพาะของเรือลูสิเตเนีย

เรือลุสิเตเนีย ออกจากนครนิวยอร์ก

เรือลูสิเตเนีย ถูกปล่อยลงน้ำที่เมืองไคลด์แบงค์เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน ค.ศ.1906  ยาว 785 ฟุต กว้าง 88 ฟุต ระวางขับน้ำประมาณ 40,000 ตัน สามารถจุผู้โดยสารได้ 2,800 คน เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2456 ได้เดินอย่างเร็วที่สุด คือ 618 น็อต ภายใน 24 ชั่วโมง